x? ?

P (d)

Length of Neutral Path: d −→

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••• •• • • • •

• •

•

•

•

•

•

∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘

∘

∘

∘

∘

∘∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘